Adobe揭露與修補Acrobat Reader零時差漏洞，建議用戶72小時內完成更新

來源：https://www.ithome.com.tw/news/174998

本週二Acrobat Reader爆出零時差漏洞的消息，資安漏洞濫用偵測系統EXPMON的創辦人李海飛（Haifei Li）表示，他發現鎖定這套軟體平臺的PDF漏洞濫用攻擊，當中利用Adobe尚未揭露與修補的漏洞，而且在Adobe Reader的最新版本26.00121367，仍然有效，隔天又有人向其回報新的變種攻擊樣本，並確認該樣本去年底就出現在線上資安檢測服務VirusTotal，顯示此項漏洞濫用威脅已持續4個月以上，引發資安界關注。

4月11日Adobe發布預先排定計畫的Acrobat Reader安全性修補公告，揭露漏洞編號為CVE-2026-34621，CVSS嚴重度評分為9.6分，屬於重大漏洞，問題出在對物件原型屬性的修改管理不當，被歸類為原型汙染（Prototype Pollution）類型的弱點，影響的產品包括早於26.001.21367版的 Acrobat DC與Acrobat Reader DC，以及早於24.001.30356版的Acrobat 2024。

值得注意的是，在這份編號為APSB26-43的公告中，Adobe警告CVE-2026-34621已經廣泛遭到濫用，並在最後註明此漏洞的通報與修補合作對象正是Haifei Li與EXPMON，間接證實CVE-2026-34621就是本週受熱議的Acrobat Reader零時差漏洞，李海飛也在職場社群網站LinkedIn貼文確認此事。

若要修補這個漏洞，Acrobat DC與Acrobat Reader DC須更新至26.001.21411版，Acrobat 2024的Windows版本須更新至24.001.30362版，macOS版本須更新至24.001.30360版。值得注意的是，Adobe將此次安全性更新優先度定為第一級，建議系統管理者在72小時內完成。若是一般使用者，可在電腦開啟Acrobat或Acrobat Reader主選單的說明，選取「檢查更新」，即可進行相關程序。

'