iThome 新增文章 (2026-05-10_1300)

cPanel新揭露與修補3個漏洞

cPanel新揭露與修補3個漏洞

來源：https://www.ithome.com.tw/news/175673

許多網站主機代管業者採用的Linux系統管理軟體cPanel與Web Host Manager（WHM）在4月底揭露與修補重大漏洞CVE-2026-41940，後續引發一連串資安風波，5月8日再度發布漏洞公告，揭露與修補3個新漏洞：CVE-2026-29201、CVE-2026-29202、CVE-2026-29203。

當中最需要注意的漏洞是CVE-2026-29202與CVE-2026-29203，CVSSv3嚴重度皆為8.8分，都屬於高風險漏洞；CVE-2026-29201的CVSSv3嚴重度評為4.3分，屬於中度風險漏洞。

以cPanel與Web Host Manager（WHM）產品線而言，針對12個版本系列推出更新版本，分別是：11.136.0.9、11.134.0.25、11.132.0.31、11.130.0.22、11.126.0.58、11.124.0.37、11.118.0.66、11.110.0.116、11.110.0.117、11.102.0.41、11.94.0.30、11.86.0.43；針對WordPress Squared（WP2），cPanel推出11.136.1.10版。

針對仍在使用CentOS 6或CloudLinux 6這兩種已終止支援的老舊作業系統的用戶，為了修補上述漏洞，cPanel與Web Host Manager仍釋出110.0.114版，提供直接更新管道。

'