搭配強化VM隔離的Nitro引擎，AWS Graviton5執行個體上線

來源：https://www.ithome.com.tw/review/176974

去年12月舉行的re:Invent 2025大會，AWS發表新的自研Arm架構處理器Graviton5，並開放首批採用這款晶片的一般用途運算服務M9g的預覽版本，他們也初步揭露運算效能的表現： 相較於前代產品M8g，M9g的提升幅度達到25%，而在網站應用程式與機器學習，以及資料庫等類型的工作負載上，M9g的存取速度也分別增加35%及30%。

到了今年6月10日，AWS宣布M9g正式上線，也同步推出另一款同樣搭配Graviton5處理器的執行個體M9gd，額外提供NVMe固態硬碟，單個執行個體最大可提供11.4 TB的儲存空間，儲存效能相較於採用Graviton4與NVMe固態硬碟的M8gd，IOPS提升30%。

相隔一週後，AWS旗下的關聯式資料庫雲端服務Amazon Relational Database Service（RDS），針對採用PostgreSQL、MySQL、MariaDB資料庫引擎的組態，也正式提供M9g執行個體的選項，相較於選擇Graviton4、相同硬體配置的Amazon RDS開源資料庫執行個體，效能領先幅度達30%，若計費採用隨需定價模式，性價比最高可提升23%。

到了6月底，AWS在運算最佳化的雲端執行個體產品線，宣布正式推出同樣搭配Graviton5處理器的C9g與C9gd，相較於既有搭配Graviton4處理器的C8g系列，每個vCPU效能一樣高出25%，並額外標榜封包處理效能提升至3倍，而C9gd儲存效能比起採用Graviton4與NVMe固態硬碟的C8gd，IOPS同樣提升30%。

縱觀這四款最新推出的EC2雲端執行個體，均建置在AWS的第6代IT基礎設施卸載與強化架構Nitro System之上，在vCPU與記憶體容量的配置上，M9g與M9gd均為1:4，亦即1顆vCPU搭配4 GiB記憶體，C9g與C9gd均為1:2，亦即1顆vCPU搭配2 GiB記憶體。

就工作負載而言，M9g適合的類型，包括應用程式伺服器、微服務、中型資料儲存、遊戲伺服器、快取群組伺服器、容器化應用程式、大型Java應用程式、程式碼儲存庫、網站應用程式，以及代理型AI；M9gd適合的類型還包括中型鍵值資料儲存、資料記錄、多媒體處理、批次與事件記錄處理，以及快取與暫存檔處理等需要臨時儲存空間的應用程式。

至於C9g與C9gd，AWS表示，兩種產品均適合高效能運算、批次處理、遊戲、影片編碼、科學建模、分散式資料分析、基於CPU的機器學習推論、即時資料分析，以及廣告服務等工作負載；C9gd可額外支援需要高速且低延遲本機儲存的運算密集型工作負載，因應暫存資料與檔案，以及快取等需求。

AWS揭露最新一代自研處理器規格

在Graviton5的規格方面，AWS最初預告將導入3奈米製程的技術，並支援系統層級的最佳化措施，例如裸晶片散熱（bare-die cooling），提供更好的能源使用效率。

而且，每顆Graviton5處理器將內建192顆運算核心（Graviton4內建96顆），是由4顆小晶片（chiplet）組成，每顆小晶片包含DRAM控制器、PCIe控制器，以及48顆核心，每顆小晶片之間的頻寬為 420 GB/s，不再設置獨立的I/O晶粒或DRAM控制器晶粒。同時，用戶可針對每顆Graviton5處理器設置兩個或四個非統一記憶體存取（NUMA）區域，並將L3快取容量進行切割，分區大小與處理器執行的虛擬機器大小相符，藉此減少48核心或更小規模虛擬機器數量的記憶體存取延遲。

至於每顆核心的部分，Graviton5採用Arm Neoverse V3平臺，L3快取容量也增至192 MB（提升5.3倍），每顆Graviton5處理器核心存取的L3快取容量，可達到Graviton4的2.6倍，雲端執行個體的資料傳輸延遲得以變得更低，應用程式反應速度也加快。

關於系統記憶體與I/O介面，Graviton5支援DDR5-8800與PCIe 6.0的規格，以前者為例，有了更快的記憶體存取速度，可協助用戶在雲端服務處理更大型的資料集，執行記憶體密集型的應用也更有效率。

而M9g、M9gd、C9g、C9gd搭配的網路頻寬，以及存取雲端區塊儲存服務（EBS）的頻寬上，AWS也提供更高的規格：相較於雲端執行個體的平均組態配置，分別增大15%與20%。若比起最大規格的執行個體，這四款雲端執行個體的網路頻寬均可提升至兩倍，能促使資料傳輸與備份更快速，並藉此改善分散式應用程式的效能。

除了硬體層面的規格擴充，為了因應Graviton5的推出，AWS發展的IT基礎架構卸載與強化架構Nitro System，也增添新的安全技術，稱為Nitro Isolation Engine，其中運用形式驗證技術（formal verification），提供數學上的確定性（mathematical certainty），藉以證明工作負載彼此之間，以及工作負載與AWS營運人員之間，均保持隔離執行的狀態，AWS強調，這套引擎具有極為精簡且通過形式驗證的程式碼庫，可透過數學證明（mathematical proofs）確保其行為完全符合定義，開創以數學驗證雲端安全的新標準，未來將開放客戶存取Nitro Isolation Engine的實作，以便客戶能對其功能與產生的證明進行評估。

產品資訊

AWS Amazon EC2 M9g與M9gd

●原廠：AWS

●建議售價：美國西部（奧勒岡），隨需定價，m9g.medium每小時0.04892美元，m9gd.medium每小時0.06285美元

●執行個體服務類型：一般用途

●處理器：AWS Graviton 5

●提供服務規模選擇：

medium、large、xlarge、2xlarge、4xlarge、8xlarge、12xlarge、16xlarge、24xlarge、48xlarge、metal-48xl，

vCPU數量1至192顆，記憶體DDR5-8800容量4至768 GiB，網路頻寬15至100 Gbps，M9g儲存裝置限用AWS區塊儲存服務EBS，EBS頻寬12 Gbps至72 Gbps，M9gd儲存裝置1至3臺NVMe SSD（59 GB至11400 GB）

AWS Amazon EC2 C9g與C9gd

●原廠：AWS

●建議售價：美國西部（奧勒岡），隨需定價，c9g.medium每小時0.04347美元，c9gd.medium每小時0.0534美元

●執行個體服務類型：運算最佳化

●處理器：AWS Graviton 5

●提供服務規模選擇：

medium、large、xlarge、2xlarge、4xlarge、8xlarge、12xlarge、16xlarge、24xlarge、48xlarge、metal-48xl，

vCPU數量1至192顆，記憶體DDR5-8800容量2至384 GiB，網路頻寬15至100 Gbps，C9g儲存裝置限用AWS區塊儲存服務EBS，EBS頻寬12 Gbps至72 Gbps，C9gd儲存裝置1至3臺NVMe SSD（總容量為59 GB至11400 GB）

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商】

'