iThome 新增文章 (2026-07-12_1300)

Binarly研究人員揭露開源開機載入程式U-Boot存在6個資安漏洞，大量伺服器、網路設備、物聯網設備均可能受到影響

Binarly研究人員揭露開源開機載入程式U-Boot存在6個資安漏洞，大量伺服器、網路設備、物聯網設備均可能受到影響

來源：https://www.ithome.com.tw/news/177240

專精韌體與軟體供應鏈安全的資安研究機構Binarly，7月初揭露開放原始碼開機載入程式（bootloader）U-Boot存在6個漏洞，當中兩個（BRLY-2026-037、BRLY-2026-038）可能導致任意程式碼執行，其餘4個漏洞（BRLY-2026-039、BRLY-2026-040、BRLY-2026-041、BRLY-2026-042）則可能引發服務中斷（DoS）。

Binarly警告，U-Boot自2013年7月推出以來，近60個版本都受到影響，若再計入眾多下游廠商的分支版本，這些漏洞對產業的影響將更為廣泛。由於U-Boot是全球最廣泛使用的開機載入程式之一，運行於家用路由器、網路攝影機、伺服器基板管理控制器（BMC）等硬體設備，因此，相關產品的安全性都可能面臨風險。

Binarly已向維護U-Boot的社群通報這些漏洞，並由該公司團隊為所有這些漏洞準備修補程式，經過數輪審查後，這些修補程式最終已套用至U-Boot專案的主分支（main branch），Binarly建議所有受影響的使用者，盡快將這些修補程式套用至產品。

根據資安新聞媒體The Hacker News的報導，U-Boot雖已於6月合併6個修補程式，但7月的發行版（v2026.07）早在4月便已凍結，因此最終未將這些修補程式納入，下一個發行版v2026.10預計10月才會推出。

'